壹定发

快捷登录
办公系统 邮件系统 人力系统
快速通道
快速通道 客户 投资者 从业者 研究者 求职者
邮箱登录 EN
目今位置:首页 > 人力资源 > 人事任免

人事任免

关于侯涤洋任职转正的通知

泉源:CNBM  宣布时间:2014-10-27

哈尔滨玻璃钢研究院:

        你院副院长侯涤洋一年试用期已满,现予转正,任职时间自2013年9月起盘算。

        特此通知。





中国修建质料集团有限公司

2014年10月14日

【网站地图】【sitemap】